DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = o_netw3_13.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/08/16 07:22:02
END

LINELIST
    LL_ID    = 100
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = NETW list
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = o iv
        WAVELNTH = 554.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 356
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = mg ix
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = o v
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 133
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines.  dex = (21,120) pixels <8042>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 100
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_52                              
        WIN_DEF  = (346,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (853,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (988,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 3
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 3
    RAS_VAR  = 15
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(100,133)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 100
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 133
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2926
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 3
    TITLE_ID = 222
    OBS_PROG = O_NETW3
    TITLE    = OXYGEN NETWORK STUDY - PART 3
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 3
    TITLE_ID = 222
    STUDYVAR = 13
    SV_DESC  = 1 ST ATTEMPT
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2926
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 15
        N_REPEAT_R = 1
