DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /disk1/thompson/database/export/o_j46ar_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/03/18 19:17:51
END

LINELIST
    LL_ID    = 158
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = JOP 46 active region line list
    N_LINES  = 4
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 303.782
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 808
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 217
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   4 lines. {0}  dex = (27,60) pixels <9517>
    W_WIDTH  = 27
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 158
    N_WINS   = 8
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (597,422,27,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_2_303_78                             
        WIN_DEF  = (795,422,27,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (849,542,27,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (984,422,27,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 130
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(7,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 7
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 130
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (28x120) arcsec, 4s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(158,217)
    EXPTIME  = 4
    LL_ID    = 158
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 217
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 66
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 161
    TITLE_ID = 279
    OBS_PROG = O_J46AR
    TITLE    = JOP 46 ACTIVE REGION
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 130
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 161
    TITLE_ID = 279
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 4 SECOND EXPOSURE TIME, 120 ARCSEC HEIGHT
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 66
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 130
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
