DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ntbrmdi1_71.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2002/05/31 16:46:55
END

LINELIST
    LL_ID    = 387
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = AR line list
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.162
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 690
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 535
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (45,120) pixels <19922>
    W_WIDTH  = 45
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 387
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (601,392,45,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_19_592_16                            
        WIN_DEF  = (668,392,45,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (742,512,45,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (947,392,45,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (988,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 77
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(387,535)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 387
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 535
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2100
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 223
    OBS_PROG = NTBRMDI1
    TITLE    = NETWORK BRIGHTENING WITH MDI
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 223
    STUDYVAR = 71
    SV_DESC  = VARIATION #3
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2100
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 77
        N_REPEAT_R = 1
