DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/young/cds/new_studies/nll_prom_58.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2007/06/21 09:58:28
END

LINELIST
    LL_ID    = 490
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Prominence line list with dens diags, PRY
    N_LINES  = 16
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 515.585
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 34
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 522.21
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 91
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 221
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.601
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 403
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 563
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 441
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 344.95
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 539
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 574
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.842
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 609
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 625
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 697
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 607.56
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 821
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.1
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.388
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1007
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 631
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  16 lines. {0}  dex = (35,120) pixels <108457>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 490
    N_WINS   = 20
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_515_59                             
        WIN_DEF  = (17,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_522_21                             
        WIN_DEF  = (74,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_537_30                             
        WIN_DEF  = (204,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_4_554_50                              
        WIN_DEF  = (351,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ca_10_558_60                            
        WIN_DEF  = (386,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ne_6_563_00                             
        WIN_DEF  = (424,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_9_344_95                             
        WIN_DEF  = (522,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_10_347_40                            
        WIN_DEF  = (557,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_9_349_84                             
        WIN_DEF  = (592,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = He_1_584_60                             
        WIN_DEF  = (608,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Si_10_356_03                            
        WIN_DEF  = (680,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (736,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = He_2_607_56                             
        WIN_DEF  = (804,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Mg_9_368_10                             
        WIN_DEF  = (851,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (952,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = O_5_629_39                              
        WIN_DEF  = (990,392,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 36
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(60,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 36
    RAS_VAR  = 61
    RV_DESC  = (120x240) arcsec, 53s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(490,631)
    EXPTIME  = 53
    LL_ID    = 490
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 631
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3856
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 670
    OBS_PROG = NLL_PROM
    TITLE    = PROMINENCE STUDY INCL. DENS DIAGS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 670
    STUDYVAR = 58
    SV_DESC  = VAR.1, 2X240, X2 YBIN, 53S, 120X240
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3856
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        RAS_VAR  = 61
        N_REPEAT_R = 1
