DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/young/cds/new_studies/nisat_w_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2005/12/02 15:41:34
END

DATAWIN
    DW_ID    = 5
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background, All NIS1,2 <7328>
    W_WIDTH  = 1024
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 0
    N_WINS   = 6
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = BB_NIS_1                                
        WIN_DEF  = (0,512,1024,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = BB_NIS_2                                
        WIN_DEF  = (0,392,1024,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 77
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Area(80x240),slit(4x240),Posns(20,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 20
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 77
    RAS_VAR  = 4
    RV_DESC  = (80x240) arcsec, 50s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(0,5)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 5
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 4840
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 316
    TITLE_ID = 655
    OBS_PROG = NISAT_W
    TITLE    = CENTRE-TO-LIMB SPECTRAL SCAN (WEST)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = N
    N_RASTER_DEF = 5
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 77
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 77
        POINTING = -1
        INS_X    = 490
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 77
        POINTING = -1
        INS_X    = 690
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 77
        POINTING = -1
        INS_X    = 850
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 77
        POINTING = -1
        INS_X    = 960
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 316
    TITLE_ID = 655
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VAR.1 - FULL SPECTRA; YBIN=2; 50S
    N_RASTERS0 = 4
    DURATION0 = 19360
    DURATION1 = 4840
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 5
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 77
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 77
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 77
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 77
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 77
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
