DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = nis_ss_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/07/03 14:08:25
END

LINELIST
    LL_ID    = 66
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Reduced Synoptic line list
    N_LINES  = 4
    LL_IND   = 1
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 759
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = MG  9  368.1
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O V 629.73
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 119
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   4 lines.  dex = (25,15) pixels <9498>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 15
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 66
    N_WINS   = 8
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (598,445,25,15)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (747,565,25,15)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (851,565,25,15)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (986,445,25,15)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 85
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x2),Posns(30,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 1
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 85
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (60x2) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(66,119)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 66
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 119
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 543
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 118
    TITLE_ID = 198
    OBS_PROG = NIS_SS
    TITLE    = RESOLUTION TEST FOR NIS WITH SMALL SLIT
    CATEGORY = C
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 10
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 85
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 85
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 2
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 85
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 4
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 85
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 6
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 85
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 8
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 85
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 10
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 85
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 12
    RAS_IND   = 8
        RAS_ID   = 85
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 14
    RAS_IND   = 9
        RAS_ID   = 85
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 16
    RAS_IND   = 10
        RAS_ID   = 85
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 18

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 118
    TITLE_ID = 198
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = FIRST ATTEMPT
    N_RASTERS0 = 9
    DURATION0 = 4887
    DURATION1 = 543
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 10
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 8
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 9
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 10
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
