DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = nffast2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/09/02 09:03:00
END

LINELIST
    LL_ID    = 105
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = NFFAST2 line list
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 313.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 88
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 525.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 109
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O   4  554.5
        WAVELNTH = 554.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 355
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 427
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XII 364
        WAVELNTH = 364.438
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = MG  9  368.1
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg X 625
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O V 629.7
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 140
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines.  dex = (20,60) pixels <14139>
    W_WIDTH  = 20
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 105
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_8_313_73                             
        WIN_DEF  = (78,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_3_525_80                              
        WIN_DEF  = (99,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_4_554_52                              
        WIN_DEF  = (345,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_6_562_83                             
        WIN_DEF  = (417,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (600,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_12_364_44                            
        WIN_DEF  = (801,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (852,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (946,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (987,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 98
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(146,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 146
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 98
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (2x120) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(105,140)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 105
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 140
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2702
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 136
    TITLE_ID = 230
    OBS_PROG = NFFAST2
    TITLE    = NANO-FLARES IN CORONA AND TRANSITION REGION VER.2,2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 98
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 136
    TITLE_ID = 230
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VAR. 1, 2 RASTERS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2702
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 98
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 2
