DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/master/work/net14_25.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2009/04/08 16:25:59
END

LINELIST
    LL_ID    = 501
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Strong TR lines
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.395
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 367
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.217
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 622
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.802
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 755
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 303.7
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 820
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 628.918
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1003
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 646
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (41,120) pixels <18771>
    W_WIDTH  = 41
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 501
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_40                              
        WIN_DEF  = (347,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_22                             
        WIN_DEF  = (602,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_80                              
        WIN_DEF  = (735,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_2_303_70                             
        WIN_DEF  = (800,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_628_92                              
        WIN_DEF  = (983,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 34
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(30,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 34
    RAS_VAR  = 27
    RV_DESC  = (60x240) arcsec, 35s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(501,646)
    EXPTIME  = 35
    LL_ID    = 501
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 646
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1235
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 42
    TITLE_ID = 92
    OBS_PROG = NET14
    TITLE    = CHROMOSPHERIC NETWORK 1
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 34
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 42
    TITLE_ID = 92
    STUDYVAR = 25
    SV_DESC  = 35 S, 60X240'', 5 STRONG TR LINES, 41 PIX
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1235
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 34
        RAS_VAR  = 27
        N_REPEAT_R = 1
