DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = movie_hi_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/09/22 13:11:36
END

LINELIST
    LL_ID    = 227
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Fast movie, single OV line
    N_LINES  = 1
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 330
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = 1 lines. {0}  dex = (45,120) pixels <1532>
    W_WIDTH  = 45
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 227
    N_WINS   = 1
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (975,392,45,120)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 146
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(250,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 250
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 146
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (90x240) arcsec, 0.9s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(227,330)
    EXPTIME  = 0.9
    LL_ID    = 227
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 330
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 950
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 227
    TITLE_ID = 407
    OBS_PROG = MOVIE_HI
    TITLE    = FAST MOVIE FOR HI RATE TELEMETRY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 146
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 227
    TITLE_ID = 407
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARN #1 - HI RATE MOVIE
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 950
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 146
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
