DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = moss_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/04/30 08:25:46
END

LINELIST
    LL_ID    = 309
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Moss line list version #1
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.403
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 574
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.012
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 697
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 439
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {309}  dex = (33,90) pixels <31160>
    W_WIDTH  = 33
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 309
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_10_347_40                            
        WIN_DEF  = (558,527,33,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (607,407,33,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_10_356_01                            
        WIN_DEF  = (681,527,33,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (737,407,33,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (801,527,33,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (852,527,33,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (994,407,29,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 168
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(26,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 26
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 168
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (2x180) arcsec, 25s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(309,439)
    EXPTIME  = 25
    LL_ID    = 309
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 439
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 800
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 216
    TITLE_ID = 423
    OBS_PROG = MOSS
    TITLE    = ACTIVE REGION MOSS STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 168
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 216
    TITLE_ID = 423
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = ACTIVE REGION MOSS STUDY - VERSION 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 800
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 168
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
