DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/young/cds/new_studies/mermov_2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2006/10/26 13:05:00
END

LINELIST
    LL_ID    = 442
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Mercury wide 3
    N_LINES  = 4
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.922
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 573
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   4 lines. {0}  dex = (55,120) pixels <15545>
    W_WIDTH  = 55
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 442
    N_WINS   = 8
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (596,392,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (841,512,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_10_624_92                            
        WIN_DEF  = (942,392,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (983,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 257
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(28,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 28
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 257
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (90x240) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(442,573)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 442
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 573
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1016
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 321
    TITLE_ID = 662
    OBS_PROG = MERMOV_2
    TITLE    = MERCURY 2006 TRANSIT MOVIE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 257
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 321
    TITLE_ID = 662
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 30 S, MG X CENTERED
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1016
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 257
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
