DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = medoc_ht_4.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/10/16 12:46:59
END

LINELIST
    LL_ID    = 214
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = MEDOC High temperature list
    N_LINES  = 12
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 107
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV (a)
        WAVELNTH = 553.191
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 344
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O IV (b)
        WAVELNTH = 555.176
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 361
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XXI
        WAVELNTH = 335.9
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 405
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XXII
        WAVELNTH = 349.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 596
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 286
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  12 lines. {0}  dex = (19,60) pixels <18067>
    W_WIDTH  = 19
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 214
    N_WINS   = 16
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_8_315_04                             
        WIN_DEF  = (98,542,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_553_19                              
        WIN_DEF  = (335,422,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_4_555_18                              
        WIN_DEF  = (352,422,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (371,542,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_21_335_90                            
        WIN_DEF  = (396,542,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_22_349_30                            
        WIN_DEF  = (587,542,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (601,422,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (749,542,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (802,542,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (853,542,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (947,422,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (988,422,19,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 99
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(40,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 40
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 99
    RAS_VAR  = 4
    RV_DESC  = (80x120) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(214,286)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 214
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 286
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 790
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 122
    TITLE_ID = 336
    OBS_PROG = MEDOC_HT
    TITLE    = MEDOC HIGH TEMPERATURE STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 99
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 122
    TITLE_ID = 336
    STUDYVAR = 4
    SV_DESC  = VERSION #1 10-SECS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 790
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 99
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
