DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = m_heat_58.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2002/04/25 09:35:01
END

LINELIST
    LL_ID    = 384
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = MEDOC microscale heating
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.892
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.513
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.012
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 697
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 533
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines. {384}  dex = (31,120) pixels <33709>
    W_WIDTH  = 31
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 384
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (63,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (262,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (353,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (424,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (608,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_10_356_01                            
        WIN_DEF  = (682,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (954,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (995,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 10
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 10
    RAS_VAR  = 71
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 35s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(384,533)
    EXPTIME  = 35
    LL_ID    = 384
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 533
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 5080
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 543
    OBS_PROG = M_HEAT
    TITLE    = MICRO HEATING
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 543
    STUDYVAR = 58
    SV_DESC  = MICRO HEATING VARIATION #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 5080
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        RAS_VAR  = 71
        N_REPEAT_R = 1
