DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /cs/data/plan/database/export/loops_5_4.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2004/07/28 08:49:19
END

LINELIST
    LL_ID    = 460
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = LOOPS_5, v.4; detailed density diag. coverage
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.2
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 344.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 533
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 346.967
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 568
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 349.428
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 603
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 351.89
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 638
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 354.352
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 673
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 356.817
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 708
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.27
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1006
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 592
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines. {0}  dex = (35,100) pixels <42913>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 100
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 460
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_14_334_20                            
        WIN_DEF  = (369,522,35,100)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_344_50                               
        WIN_DEF  = (516,522,35,100)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_346_97                               
        WIN_DEF  = (551,522,35,100)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_349_43                               
        WIN_DEF  = (586,522,35,100)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_351_89                               
        WIN_DEF  = (621,522,35,100)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_354_35                               
        WIN_DEF  = (656,522,35,100)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_356_82                               
        WIN_DEF  = (691,522,35,100)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (851,522,35,100)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_5_629_27                              
        WIN_DEF  = (989,402,34,100)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 189
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(120,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 189
    RAS_VAR  = 4
    RV_DESC  = (4x200) arcsec, 24s <ACTIVE>  Comp. (8,2) IDs-(460,592)
    EXPTIME  = 24
    LL_ID    = 460
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 592
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3673
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 229
    TITLE_ID = 469
    OBS_PROG = LOOPS_5
    TITLE    = LOOP RAPID VARIATIONS 5
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 189
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 229
    TITLE_ID = 469
    STUDYVAR = 4
    SV_DESC  = 24 S, 35 PIX, SUM 2 ROWS, 4X200'', DENS DIAGS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3673
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 189
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
