DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/mmarsh/loopdiag_116.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2006/07/12 21:53:51
END

LINELIST
    LL_ID    = 483
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = TR and Coronal diagnostics - 7 lines O IV Mg VII Si IX
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 319.027
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 169
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.513
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 341.949
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 497
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.124
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 542
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.794
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 367.683
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 625.853
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 977
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 623
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (55,120) pixels <27564>
    W_WIDTH  = 55
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 483
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_7_319_03                             
        WIN_DEF  = (142,512,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (341,392,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_9_341_95                             
        WIN_DEF  = (470,512,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_9_345_12                             
        WIN_DEF  = (515,512,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Si_9_349_79                             
        WIN_DEF  = (581,512,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_7_367_68                             
        WIN_DEF  = (835,512,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_4_625_85                              
        WIN_DEF  = (950,392,55,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 125
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 30s <ACTIVE>  Comp. (8,2) IDs-(483,623)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 483
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 623
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2532
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 661
    OBS_PROG = LOOPDIAG
    TITLE    = LOOP DIAGNOSTICS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 661
    STUDYVAR = 116
    SV_DESC  = TR AND CORONA DIAGNOSTICS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2532
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 125
        N_REPEAT_R = 1
