DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/young/cds/new_studies/lifebp_2_26.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2005/09/23 10:08:59
END

LINELIST
    LL_ID    = 479
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = JOP 182 - density diagnostic lines (D. Bewsher, RAL)
    N_LINES  = 13
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.2
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 540
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 580
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 350.616
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 620
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 353.43
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.246
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 700
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 359.064
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 361.883
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 780
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.704
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 820
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.1
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.388
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1007
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 616
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  13 lines. {0}  dex = (40,90) pixels <82650>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 479
    N_WINS   = 17
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (58,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_14_334_20                            
        WIN_DEF  = (366,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_9_345_00                             
        WIN_DEF  = (520,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_10_347_80                            
        WIN_DEF  = (560,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Si_9_350_62                             
        WIN_DEF  = (600,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_11_353_43                            
        WIN_DEF  = (640,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_10_356_25                            
        WIN_DEF  = (680,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_13_359_06                            
        WIN_DEF  = (720,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_16_361_88                            
        WIN_DEF  = (760,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_12_364_70                            
        WIN_DEF  = (800,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_9_368_10                             
        WIN_DEF  = (848,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (949,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = O_5_629_39                              
        WIN_DEF  = (987,407,36,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 13
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(15,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 13
    RAS_VAR  = 28
    RV_DESC  = (60x180) arcsec, 40s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(479,616)
    EXPTIME  = 40
    LL_ID    = 479
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 616
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 716
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 13
    TITLE_ID = 651
    OBS_PROG = LIFEBP_2
    TITLE    = LIFETIME OF X-RAY BRIGHT POINTS - DENS RASTER
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 13
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 13
    TITLE_ID = 651
    STUDYVAR = 26
    SV_DESC  = VAR.1, 60X180, 4X240, 40S, DENS LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 716
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 13
        RAS_VAR  = 28
        N_REPEAT_R = 1
