DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = lcd_n22_47.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/04/29 10:43:48
END

LINELIST
    LL_ID    = 308
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Arnaud LCD - broad window version
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 320.043
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 184
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 327.738
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 294
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 336.498
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 419
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 347.24
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 572
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 355.472
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 689
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 361.883
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 780
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 368.374
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 872
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 436
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (95,120) pixels <26455>
    W_WIDTH  = 95
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 308
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_320_04                               
        WIN_DEF  = (137,512,95,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_327_74                               
        WIN_DEF  = (247,512,95,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_336_50                               
        WIN_DEF  = (372,512,95,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_347_24                               
        WIN_DEF  = (525,512,95,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_355_47                               
        WIN_DEF  = (642,512,95,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_361_88                               
        WIN_DEF  = (733,512,95,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_368_37                               
        WIN_DEF  = (825,512,95,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 53
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 100s <CORONA>  Comp. 2 IDs-(308,436)
    EXPTIME  = 100
    LL_ID    = 308
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 436
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 7000
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 420
    OBS_PROG = LCD_N22
    TITLE    = ARNAUD LOW CORONA DIAGNOSTICS STUDY NIS - OPTION 2/2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 420
    STUDYVAR = 47
    SV_DESC  = LCD, NIS-2/2, V1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 7000
    ZONE_ID  = 1
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 53
        N_REPEAT_R = 1
