DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = lcd_n12_51.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/04/29 10:43:25
END

LINELIST
    LL_ID    = 307
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Arnaud LCD - variation #1
    N_LINES  = 14
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 318.128
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 157
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Nr Fe XIII
        WAVELNTH = 319.973
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 183
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 321.802
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 209
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 283
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Nr Fe XVI
        WAVELNTH = 335.937
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 411
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 338.278
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 444
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 345.723
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 550
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.183
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 585
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 666
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 359.642
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 748
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Nr Fe XVI
        WAVELNTH = 361.319
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 772
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 369.153
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 883
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 435
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  14 lines. {0}  dex = (27,120) pixels <78583>
    W_WIDTH  = 27
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 307
    N_WINS   = 18
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_13_318_13                            
        WIN_DEF  = (144,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_319_97                               
        WIN_DEF  = (170,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_15_321_80                            
        WIN_DEF  = (196,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_15_327_00                            
        WIN_DEF  = (270,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (373,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_335_94                               
        WIN_DEF  = (398,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_12_338_28                            
        WIN_DEF  = (431,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_10_345_72                            
        WIN_DEF  = (537,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_13_348_18                            
        WIN_DEF  = (572,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (653,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_13_359_64                            
        WIN_DEF  = (735,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = WW_361_32                               
        WIN_DEF  = (759,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (804,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_11_369_15                            
        WIN_DEF  = (870,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 10
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 10
    RAS_VAR  = 61
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 60s <CORONA>  Comp. 2 IDs-(307,435)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 307
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 435
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 8200
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 418
    OBS_PROG = LCD_N12
    TITLE    = ARNAUD LOW CORONA DIAGNOSTICS STUDY NIS - OPTION 1/2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 418
    STUDYVAR = 51
    SV_DESC  = LCD, NIS-1/2, V1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 8200
    ZONE_ID  = 1
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        RAS_VAR  = 61
        N_REPEAT_R = 1
