DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = largebp2_45.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/11/05 15:53:35
END

LINELIST
    LL_ID    = 217
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = large_bp revised line list - 16 windows - Hot lines included
    N_LINES  = 16
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.674
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ni XVIII
        WAVELNTH = 320.565
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 186
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 333.742
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 374
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.745
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 383
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = back2
        WAVELNTH = 335.144
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 394
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 346.727
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 559
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.133
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 579
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.619
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 657
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = back1
        WAVELNTH = 355
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 677
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.162
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 677
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.435
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 697
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.543
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 759
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.138
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.752
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 290
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  16 lines. {0}  dex = (20,120) pixels <22905>
    W_WIDTH  = 20
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 217
    N_WINS   = 20
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_67                            
        WIN_DEF  = (55,392,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ni_18_320_57                            
        WIN_DEF  = (176,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_333_74                            
        WIN_DEF  = (364,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ca_10_557_74                            
        WIN_DEF  = (373,392,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_335_14                               
        WIN_DEF  = (384,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_10_346_73                            
        WIN_DEF  = (549,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_13_348_13                            
        WIN_DEF  = (569,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = He_1_584_30                             
        WIN_DEF  = (600,392,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_14_353_62                            
        WIN_DEF  = (647,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_355_00                               
        WIN_DEF  = (667,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_19_592_16                            
        WIN_DEF  = (667,392,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_10_356_43                            
        WIN_DEF  = (687,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = O_3_599_54                              
        WIN_DEF  = (730,392,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_16_360_80                            
        WIN_DEF  = (749,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Mg_9_368_14                             
        WIN_DEF  = (853,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = O_5_629_75                              
        WIN_DEF  = (987,392,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 10
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 10
    RAS_VAR  = 50
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 45s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(217,290)
    EXPTIME  = 45
    LL_ID    = 217
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 290
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 6019
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 110
    OBS_PROG = LARGEBP2
    TITLE    = TEMPERATURE AND DENSITY DIAGNOSTICS 4'X4'
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 110
    STUDYVAR = 45
    SV_DESC  = HOT - 16 LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 6019
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        RAS_VAR  = 50
        N_REPEAT_R = 1
