DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = large_bp_49.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/12/04 10:38:43
END

LINELIST
    LL_ID    = 295
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = New post-recovery Greek line list
    N_LINES  = 11
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 522.21
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 91
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 525.796
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 122
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 335.41
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 403
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 341.949
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 497
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.794
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 423
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  11 lines. {0}  dex = (21,120) pixels <59716>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 295
    N_WINS   = 15
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_522_21                             
        WIN_DEF  = (81,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_3_525_80                              
        WIN_DEF  = (112,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (376,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_335_41                            
        WIN_DEF  = (393,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Si_9_341_95                             
        WIN_DEF  = (487,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_9_349_79                             
        WIN_DEF  = (598,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (743,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (807,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (858,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (959,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (1000,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 10
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 10
    RAS_VAR  = 59
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 33s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(295,423)
    EXPTIME  = 33
    LL_ID    = 295
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 423
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 4813
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 72
    OBS_PROG = LARGE_BP
    TITLE    = SURVEY RASTER FOR SMALL_BP TO FOLLOW
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 72
    STUDYVAR = 49
    SV_DESC  = POST-RECOVERY GREEK VERSION
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 4813
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        RAS_VAR  = 59
        N_REPEAT_R = 1
