DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ~/cds_data/studies/labp2w_13.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/11/28 11:31:48
END

LINELIST
    LL_ID    = 119
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Revised LABP2W line list - 14winds, 28 pix
    N_LINES  = 14
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.558
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 64
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.08
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 206
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 333.812
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 375
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 385
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 335.775
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 403
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 346.867
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 561
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.836
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 589
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.337
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 653
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 355.308
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 681
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 357.28
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 709
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 625
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.7
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 151
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  14 lines. {119}  dex = (28,120) pixels <20642>
    W_WIDTH  = 28
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 119
    N_WINS   = 18
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_56                            
        WIN_DEF  = (50,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_537_08                             
        WIN_DEF  = (192,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_333_81                            
        WIN_DEF  = (361,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ca_10_558_00                            
        WIN_DEF  = (371,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_16_335_77                            
        WIN_DEF  = (389,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_10_346_87                            
        WIN_DEF  = (547,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_13_348_84                            
        WIN_DEF  = (575,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_14_353_34                            
        WIN_DEF  = (639,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Mg_5_355_31                             
        WIN_DEF  = (667,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_10_357_28                            
        WIN_DEF  = (695,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (726,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (848,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_10_625_00                            
        WIN_DEF  = (943,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = O_5_629_70                              
        WIN_DEF  = (983,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 8
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 8
    RAS_VAR  = 17
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 60s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(119,151)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 119
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 151
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3921
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 241
    OBS_PROG = LABP2W
    TITLE    = TEMPERATURE AND DENSITY DIAGNOSTICS 4'X4', 4X240 SLIT
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 241
    STUDYVAR = 13
    SV_DESC  = VAR.2 - REVISED LINE LIST, 14 WINDS, 28 PIX
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3921
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        RAS_VAR  = 17
        N_REPEAT_R = 1
