DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = karine_26.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/10/29 15:24:32
END

LINELIST
    LL_ID    = 216
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Karine
    N_LINES  = 18
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.67
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 67
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 522.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 81
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 525.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 109
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 320.81
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 189
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 205
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 553.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 345
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 555
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 359
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.325
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.246
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 422
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 341.95
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 491
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.216
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 537
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.18
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 565
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 349.144
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 593
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 355.879
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 689
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 289
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  18 lines. {0}  dex = (28,120) pixels <23029>
    W_WIDTH  = 28
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 216
    N_WINS   = 22
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_67                            
        WIN_DEF  = (51,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_522_50                             
        WIN_DEF  = (67,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_525_80                              
        WIN_DEF  = (95,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_13_320_81                            
        WIN_DEF  = (175,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = He_1_537_03                             
        WIN_DEF  = (191,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_4_553_33                              
        WIN_DEF  = (331,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_4_555_00                              
        WIN_DEF  = (345,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Ca_10_557_33                            
        WIN_DEF  = (365,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Ne_6_562_25                             
        WIN_DEF  = (408,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_9_341_95                             
        WIN_DEF  = (477,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Si_9_345_22                             
        WIN_DEF  = (524,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_10_347_18                            
        WIN_DEF  = (551,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_13_349_14                            
        WIN_DEF  = (579,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Si_10_355_88                            
        WIN_DEF  = (675,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (726,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (848,512,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (942,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (983,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 38
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 38
    RAS_VAR  = 26
    RV_DESC  = (120x240) arcsec, 70s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(216,289)
    EXPTIME  = 70
    LL_ID    = 216
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 289
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2545
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 339
    OBS_PROG = KARINE
    TITLE    = PROMINENCE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 339
    STUDYVAR = 26
    SV_DESC  = 70 S, 18 LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2545
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        RAS_VAR  = 26
        N_REPEAT_R = 1
