DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = int_dist_38.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/03/26 15:12:32
END

LINELIST
    LL_ID    = 236
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Mg loops diagnostics
    N_LINES  = 19
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 313.754
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 88
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 525.796
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 110
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.826
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 175
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 321.802
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 203
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.892
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 265
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 327.02
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 278
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 553.329
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 346
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.475
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 356
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.765
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 384
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 335.41
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 398
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 427
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.183
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 580
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 359.642
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 743
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 303.78
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 809
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 625.161
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 959
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 19
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 317
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  19 lines. {0}  dex = (30,120) pixels <24579>
    W_WIDTH  = 30
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 236
    N_WINS   = 23
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_8_313_75                             
        WIN_DEF  = (73,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_3_525_80                              
        WIN_DEF  = (95,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_8_319_83                             
        WIN_DEF  = (160,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_15_321_80                            
        WIN_DEF  = (188,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (250,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_15_327_02                            
        WIN_DEF  = (263,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_4_553_33                              
        WIN_DEF  = (331,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_4_554_47                              
        WIN_DEF  = (341,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Ca_10_557_77                            
        WIN_DEF  = (369,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_16_335_41                            
        WIN_DEF  = (383,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (412,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_13_348_18                            
        WIN_DEF  = (565,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (596,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_13_359_64                            
        WIN_DEF  = (728,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (743,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = He_2_303_78                             
        WIN_DEF  = (794,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (847,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_10_625_16                            
        WIN_DEF  = (944,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (983,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 41
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 40s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(236,317)
    EXPTIME  = 40
    LL_ID    = 236
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 317
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = H
    DURATION = 3277
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 258
    OBS_PROG = INT_DIST
    TITLE    = STUDY OF INTENSITY DISTRIBUTIONS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 258
    STUDYVAR = 38
    SV_DESC  = V2 FOR MG LOOPS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3277
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 41
        N_REPEAT_R = 1
