DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ical2_1_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/03/15 13:48:21
END

DATAWIN
    DW_ID    = 41
    DETECTOR = G
    DW_DESC  = GIS Band2   8 lines.  dex = (40,1) pixels <12208>
    W_WIDTH  = 2048
    W_HEIGHT = 1
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 0
    N_WINS   = 1
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = BB_GIS_2                                
        WIN_DEF  = (2048,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 52
    DETECTOR = G
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,1)@(4,0) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 52
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(0,41)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 41
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 673
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 74
    TITLE_ID = 117
    OBS_PROG = ICAL2_1
    TITLE    = INTERCAL 2 PART 1
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 52
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 74
    TITLE_ID = 117
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 673
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 52
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
