DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ibisqs_2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2004/01/26 16:57:35
END

LINELIST
    LL_ID    = 454
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = IBIS quiet sun fast study
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 521.2
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 82
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.513
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.162
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 690
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 586
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (41,65) pixels <23216>
    W_WIDTH  = 41
    W_HEIGHT = 65
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 454
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_521_20                            
        WIN_DEF  = (62,420,41,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (348,420,41,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (603,420,41,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_19_592_16                            
        WIN_DEF  = (670,420,41,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (949,420,41,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (990,420,33,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 239
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(65,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 65
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 239
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (130x130) arcsec, 25s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(454,586)
    EXPTIME  = 25
    LL_ID    = 454
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 586
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2000
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 295
    TITLE_ID = 610
    OBS_PROG = IBISQS_2
    TITLE    = QS DIAGNOSTIC STUDY FOR CDS-IBIS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 239
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 295
    TITLE_ID = 610
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = IBIS QS DIAGNOSTIC STUDY VARIATION 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2000
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 239
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
