DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /cs/data/plan/database/export/ibis_3_22.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2004/05/12 08:59:31
END

LINELIST
    LL_ID    = 459
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = IBIS, explosive events, QS
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.51
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.2
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 690
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 593
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {459}  dex = (31,65) pixels <24515>
    W_WIDTH  = 31
    W_HEIGHT = 65
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 459
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (353,420,31,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_30                             
        WIN_DEF  = (608,420,31,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_19_592_20                            
        WIN_DEF  = (675,420,31,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (738,420,31,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (954,420,31,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (995,420,28,65)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 71
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(10,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 10
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 71
    RAS_VAR  = 32
    RV_DESC  = (40x130) arcsec, 13s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(459,593)
    EXPTIME  = 13
    LL_ID    = 459
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 593
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 173
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 104
    TITLE_ID = 620
    OBS_PROG = IBIS_3
    TITLE    = EXPLOSIVE EVENTS, QS, IBIS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 71
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 104
    TITLE_ID = 620
    STUDYVAR = 22
    SV_DESC  = VARIATION 2, 130" ALONG SLIT
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 172
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 71
        RAS_VAR  = 32
        N_REPEAT_R = 1
