DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ibis_2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2004/01/20 17:11:02
END

LINELIST
    LL_ID    = 453
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = IBIS diagnostic raster
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 521.2
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 82
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg VI
        WAVELNTH = 349.188
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 600
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 666
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.162
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 690
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 585
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines. {0}  dex = (49,85) pixels <41672>
    W_WIDTH  = 49
    W_HEIGHT = 85
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 453
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_521_20                            
        WIN_DEF  = (58,410,49,85)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_14_334_80                            
        WIN_DEF  = (371,530,49,85)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (415,410,49,85)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_6_349_19                             
        WIN_DEF  = (576,530,49,85)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (599,410,49,85)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (642,530,49,85)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_19_592_16                            
        WIN_DEF  = (666,410,49,85)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (945,410,49,85)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (986,410,37,85)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 238
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(42,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 42
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 238
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (168x170) arcsec, 28s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(453,585)
    EXPTIME  = 28
    LL_ID    = 453
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 585
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1500
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 294
    TITLE_ID = 608
    OBS_PROG = IBIS_2
    TITLE    = DIAGNOSTIC STUDY FOR CDS-IBIS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 238
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 294
    TITLE_ID = 608
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = IBIS DIAGNOSTIC VARIATION 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1500
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 238
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
