DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/heli34w_16.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2009/03/31 14:01:04
END

LINELIST
    LL_ID    = 496
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Helium list 4
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.239
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 220
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.452
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 624
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 607.074
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 610.477
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 846
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.021
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 867
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 628.918
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1003
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 640
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (41,120) pixels <27826>
    W_WIDTH  = 41
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 496
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_537_24                             
        WIN_DEF  = (200,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_45                             
        WIN_DEF  = (604,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (733,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_2_607_07                             
        WIN_DEF  = (0,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_610_48                            
        WIN_DEF  = (826,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_9_368_02                             
        WIN_DEF  = (847,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_628_92                              
        WIN_DEF  = (983,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 140
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 140
    RAS_VAR  = 16
    RV_DESC  = (180x240) arcsec, 50s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(496,640)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 496
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 640
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2587
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 679
    OBS_PROG = HELI34W
    TITLE    = HELIUM CONTEXT 3X4
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 679
    STUDYVAR = 16
    SV_DESC  = 50 S, 7 LINES, 41 PIX
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2587
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        RAS_VAR  = 16
        N_REPEAT_R = 1
