DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/heli24_59.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2009/03/30 11:35:15
END

LINELIST
    LL_ID    = 495
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Helium list 3
    N_LINES  = 15
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 522.087
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 90
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 525.796
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 122
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.035
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 218
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.892
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 553.461
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 359
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 555.797
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 379
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.331
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 520
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 607.309
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 819
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 609.89
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 841
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.021
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 867
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.804
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 968
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.623
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1009
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 639
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  15 lines. {0}  dex = (30,120) pixels <87335>
    W_WIDTH  = 30
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 495
    N_WINS   = 19
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_522_09                             
        WIN_DEF  = (75,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_3_525_80                              
        WIN_DEF  = (107,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_537_03                             
        WIN_DEF  = (203,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (262,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_4_553_46                              
        WIN_DEF  = (344,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_4_555_80                              
        WIN_DEF  = (364,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (424,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Ne_5_572_33                             
        WIN_DEF  = (505,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (608,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (738,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = He_2_607_31                             
        WIN_DEF  = (0,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_10_609_89                            
        WIN_DEF  = (826,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_9_368_02                             
        WIN_DEF  = (852,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Mg_10_624_80                            
        WIN_DEF  = (953,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (994,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 36
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(60,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 36
    RAS_VAR  = 61
    RV_DESC  = (120x240) arcsec, 70s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(495,639)
    EXPTIME  = 70
    LL_ID    = 495
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 639
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 4736
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 676
    OBS_PROG = HELI24
    TITLE    = HELIUM IN PROMINENCE 2X4
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 676
    STUDYVAR = 59
    SV_DESC  = 120''X240'', 70 S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 4736
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        RAS_VAR  = 61
        N_REPEAT_R = 1
