DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /local/italia/gd232/giwemt2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/11/27 21:24:30
END

DATAWIN
    DW_ID    = 493
    DETECTOR = G
    DW_DESC  = GIS Band13  <8194>
    W_WIDTH  = 2048
    W_HEIGHT = 1
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 0
    N_WINS   = 2
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = BB_GIS_1                                
        WIN_DEF  = (0,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = BB_GIS_3                                
        WIN_DEF  = (4096,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 177
    DETECTOR = G
    RAS_DESC = Slit(4x4),Posns(150,1)@(0,0) steps
    SLIT_NUM = 2
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 150
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 177
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (4x4) arcsec, 5s <QUIET>    Comp. 1 IDs-(0,493)
    EXPTIME  = 5
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 493
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1060
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 242
    TITLE_ID = 505
    OBS_PROG = GIWEMT2
    TITLE    = SIT-AND-STARE AND W-E SCAN
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 10
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 177
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 177
        POINTING = -1
        INS_X    = -4
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 177
        POINTING = -1
        INS_X    = -8
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 177
        POINTING = -1
        INS_X    = -12
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 177
        POINTING = -1
        INS_X    = -16
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 177
        POINTING = -1
        INS_X    = -20
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 177
        POINTING = -1
        INS_X    = -24
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 8
        RAS_ID   = 177
        POINTING = -1
        INS_X    = -28
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 9
        RAS_ID   = 177
        POINTING = -1
        INS_X    = -32
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 10
        RAS_ID   = 177
        POINTING = -1
        INS_X    = -36
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 242
    TITLE_ID = 505
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 5S, SLIT 2, 150 POS (TOTAL 1043S), 40"X4", GIS13
    N_RASTERS0 = 9
    DURATION0 = 9540
    DURATION1 = 1060
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 10
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 8
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 9
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 10
        RAS_ID   = 177
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
