DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = gimcps1_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2004/06/14 15:19:01
END

DATAWIN
    DW_ID    = 1
    DETECTOR = G
    DW_DESC  = GIS Band1234  <20484>
    W_WIDTH  = 2048
    W_HEIGHT = 1
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 0
    N_WINS   = 4
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = BB_GIS_1                                
        WIN_DEF  = (0,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = BB_GIS_2                                
        WIN_DEF  = (2048,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = BB_GIS_3                                
        WIN_DEF  = (4096,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = BB_GIS_4                                
        WIN_DEF  = (6144,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 248
    DETECTOR = G
    RAS_DESC = Slit(4x4),Posns(25,1)@(4,0) steps
    SLIT_NUM = 2
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 25
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 248
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (100x4) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(0,1)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 1
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 546
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 308
    TITLE_ID = 630
    OBS_PROG = GIMCPS1
    TITLE    = GIS SENSITIVITY MONITORING
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 10
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 8
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 9
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 10
        RAS_ID   = 248
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 308
    TITLE_ID = 630
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 100X4X20SEC
    N_RASTERS0 = 9
    DURATION0 = 4914
    DURATION1 = 546
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 10
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 8
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 9
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 10
        RAS_ID   = 248
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
