DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /tmp_mnt/disk/home/caf/gfec_9.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/10/26 16:39:44
END

DATAWIN
    DW_ID    = 444
    DETECTOR = G
    DW_DESC  = GIS Band1  <2049>
    W_WIDTH  = 2048
    W_HEIGHT = 1
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 0
    N_WINS   = 1
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = BB_GIS_1                                
        WIN_DEF  = (0,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 180
    DETECTOR = G
    RAS_DESC = Slit(8x51),Posns(30,5)@(8,50) steps
    SLIT_NUM = 3
    XSTEP    = 8
    YSTEP    = 50
    NX       = 30
    NY       = 5

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 180
    RAS_VAR  = 9
    RV_DESC  = (240x251) arcsec, 28s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(0,444)
    EXPTIME  = 28
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 444
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = L
    DURATION = 4836
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 217
    TITLE_ID = 434
    OBS_PROG = GFEC
    TITLE    = GIS FINE EXTENDED CORONA STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 180
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 217
    TITLE_ID = 434
    STUDYVAR = 9
    SV_DESC  = DETECTOR 1 ONLY
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 4836
    ZONE_ID  = 1
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 180
        RAS_VAR  = 9
        N_REPEAT_R = 1
