DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/master/work/footpt_15.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2007/12/19 13:39:55
END

LINELIST
    LL_ID    = 493
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Loop footpoint line list (PRY)
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.415
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 76
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.89
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 553.424
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 359
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.096
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 399
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.769
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 339
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 455
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 520
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.1
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 542
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Mg VI
        WAVELNTH = 347.943
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 582
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 350.756
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 622
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Ar VII
        WAVELNTH = 584.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 624
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 353.571
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 662
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.387
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 702
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 359.205
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 742
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 362.024
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 782
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 365.245
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 828
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.334
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 964
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.035
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1004
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 635
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {0}  dex = (40,90) pixels <165762>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 493
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_41                            
        WIN_DEF  = (56,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (257,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_4_553_42                              
        WIN_DEF  = (339,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ca_10_558_10                            
        WIN_DEF  = (379,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ne_6_562_77                             
        WIN_DEF  = (419,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_8_339_00                             
        WIN_DEF  = (435,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_5_572_33                             
        WIN_DEF  = (500,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_9_345_10                             
        WIN_DEF  = (522,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Mg_6_347_94                             
        WIN_DEF  = (562,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_5_350_76                             
        WIN_DEF  = (602,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Ar_7_584_50                             
        WIN_DEF  = (604,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_5_353_57                             
        WIN_DEF  = (642,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Si_10_356_39                            
        WIN_DEF  = (682,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Ne_5_359_20                             
        WIN_DEF  = (722,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (733,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Fe_16_362_02                            
        WIN_DEF  = (762,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Ne_5_365_24                             
        WIN_DEF  = (808,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (848,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_33                            
        WIN_DEF  = (944,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_03                              
        WIN_DEF  = (984,407,39,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 140
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 140
    RAS_VAR  = 15
    RV_DESC  = (180x180) arcsec, 56.3s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(493,635)
    EXPTIME  = 56.3
    LL_ID    = 493
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 635
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3039
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 674
    OBS_PROG = FOOTPT
    TITLE    = LOOP FOOTPOINT STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 674
    STUDYVAR = 15
    SV_DESC  = VAR.1: 180X180, YX2, 56S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3039
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        RAS_VAR  = 15
        N_REPEAT_R = 1
