DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = flare_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/02/23 15:48:25
END

LINELIST
    LL_ID    = 14
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Microflare Line Selection
    N_LINES  = 4
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 204
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 353
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 864
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 396
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 17
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = 4 lines.  dex = (11,30) pixels <3949>
    W_WIDTH  = 11
    W_HEIGHT = 30
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 14
    N_WINS   = 4
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_537_03                             
        WIN_DEF  = (199,557,11,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_52                              
        WIN_DEF  = (348,557,11,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (859,437,11,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (391,437,11,30)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(5,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 5
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (10x60) arcsec, 0.5s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(14,17)
    EXPTIME  = 0.5
    LL_ID    = 14
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 17
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 15
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 12
    TITLE_ID = 14
    OBS_PROG = FLARE
    TITLE    = Elementary Coronal Heating Events (JOP1)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 12
    TITLE_ID = 14
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = UNTITLED
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 11
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
