DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = fl_ar2_19.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/06/09 10:22:38
END

LINELIST
    LL_ID    = 313
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = FlareAR
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.162
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 690
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 629.27
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1006
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 481
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {313}  dex = (35,60) pixels <19786>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 313
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (606,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_19_592_16                            
        WIN_DEF  = (673,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (747,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (952,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_629_27                               
        WIN_DEF  = (989,422,34,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 13
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(15,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 13
    RAS_VAR  = 21
    RV_DESC  = (60x120) arcsec, 8s <ACTIVE>  Comp. (8,2) IDs-(313,481)
    EXPTIME  = 8
    LL_ID    = 313
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 481
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 198
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 13
    TITLE_ID = 478
    OBS_PROG = FL_AR2
    TITLE    = FLARING ACTIVE REGION STUDY (SMALL AREA)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 13
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 13
    TITLE_ID = 478
    STUDYVAR = 19
    SV_DESC  = VAR 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 198
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 13
        RAS_VAR  = 21
        N_REPEAT_R = 1
