DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = filobs3_44.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2001/05/30 14:22:00
END

LINELIST
    LL_ID    = 372
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = filament, Feb. 1999 3
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 355
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 303.78
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 808
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.068
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 516
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines. {199}  dex = (40,120) pixels <44549>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 372
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (58,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_52                              
        WIN_DEF  = (348,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (419,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (603,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (733,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = He_2_303_78                             
        WIN_DEF  = (801,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (848,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (949,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (990,392,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 38
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 38
    RAS_VAR  = 44
    RV_DESC  = (120x240) arcsec, 52.5s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(372,516)
    EXPTIME  = 52.5
    LL_ID    = 372
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 516
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1818
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 516
    OBS_PROG = FILOBS3
    TITLE    = FILAMENT PROGRAM 3
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 516
    STUDYVAR = 44
    SV_DESC  = 120X240" EXP 52.5 S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1818
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        RAS_VAR  = 44
        N_REPEAT_R = 1
