DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ffnar15w_6.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/11/22 10:20:14
END

LINELIST
    LL_ID    = 110
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Coronal loop slice list - 20 winds, 40 pix
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.181
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 63
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 318.699
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 159
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 321.505
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 199
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 536.234
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 200
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.202
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.793
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 384
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 338.481
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 441
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.426
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 540
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.232
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 580
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 351.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 620
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.845
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.2
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 678
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.651
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 700
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.507
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.158
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 750
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 363.736
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 801
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.817
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.504
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 996
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 148
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines.  dex = (40,97) pixels <27097>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 97
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 110
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_18                            
        WIN_DEF  = (41,404,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_7_318_70                             
        WIN_DEF  = (139,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_15_321_51                            
        WIN_DEF  = (179,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_536_23                             
        WIN_DEF  = (179,404,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_15_327_00                            
        WIN_DEF  = (258,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_334_20                            
        WIN_DEF  = (361,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ca_10_557_79                            
        WIN_DEF  = (363,404,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_12_338_48                            
        WIN_DEF  = (422,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_9_345_43                             
        WIN_DEF  = (520,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_13_348_23                            
        WIN_DEF  = (560,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_5_351_04                             
        WIN_DEF  = (600,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_14_353_85                            
        WIN_DEF  = (640,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_19_592_20                            
        WIN_DEF  = (657,404,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Si_10_356_65                            
        WIN_DEF  = (680,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = O_3_599_51                              
        WIN_DEF  = (720,404,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Fe_16_360_16                            
        WIN_DEF  = (730,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Mg_7_363_74                             
        WIN_DEF  = (781,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_368_00                             
        WIN_DEF  = (841,524,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_82                            
        WIN_DEF  = (935,404,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_50                              
        WIN_DEF  = (975,404,40,97)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 9
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(15,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 9
    RAS_VAR  = 8
    RV_DESC  = (60x194) arcsec, 100s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(110,148)
    EXPTIME  = 100
    LL_ID    = 110
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 148
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1662
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 71
    TITLE_ID = 257
    OBS_PROG = FFNAR15W
    TITLE    = REVISED FFNARR STUDY WITH 4X240 SLIT
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 71
    TITLE_ID = 257
    STUDYVAR = 6
    SV_DESC  = VARIATION 1, USES LOOP SLICE LINE LIST - 20 WINDS, 40PIX
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1662
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 8
        N_REPEAT_R = 1
