DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ffcal_3_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/11/01 10:56:31
END

LINELIST
    LL_ID    = 328
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Enhanced Flat field line list
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 536.819
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 216
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.278
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 366
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 335.165
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 400
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 608.881
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 832
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = MG  9  368.1
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O V 629.73
        WAVELNTH = 628.565
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1000
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 464
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines. {0}  dex = (50,120) pixels <35618>
    W_WIDTH  = 50
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 328
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_536_82                             
        WIN_DEF  = (191,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_28                              
        WIN_DEF  = (341,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_16_335_17                            
        WIN_DEF  = (375,512,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (598,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (739,512,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_608_88                               
        WIN_DEF  = (807,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (843,512,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_5_628_57                              
        WIN_DEF  = (975,392,48,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 85
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(65,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 65
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 85
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (90x240) arcsec, 60s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(328,464)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 328
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 464
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 4418
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 229
    TITLE_ID = 457
    OBS_PROG = FFCAL_3
    TITLE    = FLAT FIELD GENERATION - MORE LINES
    CATEGORY = C
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 85
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 229
    TITLE_ID = 457
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = FLAT FIELD GENERATION. EXPANDED LINE SELECTION
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 4418
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 85
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
