DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = fe_ions_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/07/22 08:44:07
END

LINELIST
    LL_ID    = 220
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Fe Set (X-XVII,DS) for White GI /w VLA
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = UID+Fe15
        WAVELNTH = 326.808
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 275
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe14
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe12+Mg08
        WAVELNTH = 338.651
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 444
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si09+Fe10
        WAVELNTH = 345.462
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 541
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si10+Fe13
        WAVELNTH = 347.851
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 575
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si09+Fe17
        WAVELNTH = 350.312
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe12+Fe11
        WAVELNTH = 352.282
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 638
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe16
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Mg07+Fe12
        WAVELNTH = 364.187
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 807
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 320
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines. {77}  dex = (21,90) pixels <14816>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 220
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_326_81                               
        WIN_DEF  = (265,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_334_17                               
        WIN_DEF  = (370,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_338_65                               
        WIN_DEF  = (434,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_345_46                               
        WIN_DEF  = (531,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_347_85                               
        WIN_DEF  = (565,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_350_31                               
        WIN_DEF  = (600,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_352_28                               
        WIN_DEF  = (628,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = WW_360_76                               
        WIN_DEF  = (748,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = WW_364_19                               
        WIN_DEF  = (797,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 144
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 144
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (180x180) arcsec, 25s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(220,320)
    EXPTIME  = 25
    LL_ID    = 220
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 320
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1395
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 223
    TITLE_ID = 394
    OBS_PROG = FE_IONS3
    TITLE    = FE IONS : X-XVII/3
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 144
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 223
    TITLE_ID = 394
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = 3X3'/4"/25S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1395
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 144
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
