DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = fast_trk_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/05/15 14:58:25
END

LINELIST
    LL_ID    = 82
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Fast track line list
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 536.937
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 206
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 554.278
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 354
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I 584
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 608.529
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg IX 368
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V 629
        WAVELNTH = 629.741
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 111
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines.  dex = (50,120) pixels <11326>
    W_WIDTH  = 50
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 82
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_536_94                               
        WIN_DEF  = (181,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_554_28                               
        WIN_DEF  = (329,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (585,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_608_53                               
        WIN_DEF  = (792,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (838,512,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_74                              
        WIN_DEF  = (973,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 82
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(8,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 8
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 82
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (90x240) arcsec, 50s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(82,111)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 82
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 111
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 470
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 112
    TITLE_ID = 187
    OBS_PROG = FAST_TRK
    TITLE    = FAST TRACK TEST
    CATEGORY = C
    VAR_POINT = N
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 82
        POINTING = 0
        INS_X    = -400
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 112
    TITLE_ID = 187
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 470
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 82
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
