DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = f_nis2_37.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/06/04 14:00:12
END

LINELIST
    LL_ID    = 265
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Complete NIS2 spect , 20 wins, 52 pxl, 10s, 2 Ybin, 120x120
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 516.288
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 28
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 522.226
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 79
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 528.167
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 130
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 534.111
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 181
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 540.058
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 232
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 546.008
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 283
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 551.962
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 334
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 557.918
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 385
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 563.877
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 436
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 569.84
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 487
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 575.805
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 538
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 581.774
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 589
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 587.745
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 640
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 593.72
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 599.698
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 742
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 605.679
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 793
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 17
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 611.662
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 844
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 617.649
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 895
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 19
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 623.639
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 946
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 629.632
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 348
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {0}  dex = (52,60) pixels <150896>
    W_WIDTH  = 52
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 265
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_516_29                               
        WIN_DEF  = (2,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_522_23                               
        WIN_DEF  = (53,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_528_17                               
        WIN_DEF  = (104,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_534_11                               
        WIN_DEF  = (155,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_540_06                               
        WIN_DEF  = (206,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_546_01                               
        WIN_DEF  = (257,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_551_96                               
        WIN_DEF  = (308,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = WW_557_92                               
        WIN_DEF  = (359,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = WW_563_88                               
        WIN_DEF  = (410,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_569_84                               
        WIN_DEF  = (461,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = WW_575_80                               
        WIN_DEF  = (512,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = WW_581_77                               
        WIN_DEF  = (563,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = WW_587_74                               
        WIN_DEF  = (614,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = WW_593_72                               
        WIN_DEF  = (665,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = WW_599_70                               
        WIN_DEF  = (716,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = WW_605_68                               
        WIN_DEF  = (767,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = WW_611_66                               
        WIN_DEF  = (818,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = WW_617_65                               
        WIN_DEF  = (869,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = WW_623_64                               
        WIN_DEF  = (920,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = WW_629_63                               
        WIN_DEF  = (971,422,52,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 38
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 38
    RAS_VAR  = 37
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 48s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(265,348)
    EXPTIME  = 48
    LL_ID    = 265
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 348
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1910
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 377
    OBS_PROG = F_NIS2
    TITLE    = FLARE STUDY - COMPLETE NIS2 SPECTRUM
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 377
    STUDYVAR = 37
    SV_DESC  = VAR.2 -- QS -- 20W * 52 PIX, 2 Y-BIN, 48 SECS, 120*120, 4X240
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1910
    ZONE_ID  = 6
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        RAS_VAR  = 37
        N_REPEAT_R = 1
