DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ephar_4_9.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/06/20 13:44:41
END

LINELIST
    LL_ID    = 213
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Ephemeral Active Region  Line List
    N_LINES  = 12
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 558.329
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 388
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 346.656
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 558
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 348.414
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 583
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.012
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 303.78
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 808
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 311
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  12 lines. {0}  dex = (25,60) pixels <18745>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 213
    N_WINS   = 16
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (53,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_6_558_33                             
        WIN_DEF  = (376,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_346_66                               
        WIN_DEF  = (546,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_348_41                               
        WIN_DEF  = (571,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (598,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_10_356_01                            
        WIN_DEF  = (679,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (728,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = He_2_303_78                             
        WIN_DEF  = (796,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (799,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (850,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (944,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (985,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 9
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(15,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 9
    RAS_VAR  = 11
    RV_DESC  = (60x120) arcsec, 20s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(213,311)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 213
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 311
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 363
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 71
    TITLE_ID = 385
    OBS_PROG = EPHAR_4
    TITLE    = EPHEMERAL ACTIVE REGIONS - 4" SLIT
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 71
    TITLE_ID = 385
    STUDYVAR = 9
    SV_DESC  = VARN #1, 4" SLIT, 20 SECS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 363
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 11
        N_REPEAT_R = 1
