DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = eject_rh_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/05/10 09:59:23
END

LINELIST
    LL_ID    = 99
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Ejection List
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si X 347
        WAVELNTH = 347.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 569
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I 584
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si X 356
        WAVELNTH = 356.04
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI 360
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg IX 368
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V 629
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 138
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines.  dex = (15,120) pixels <12223>
    W_WIDTH  = 15
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 99
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_10_347_40                            
        WIN_DEF  = (562,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (603,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_10_356_04                            
        WIN_DEF  = (684,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (751,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (855,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (990,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 19
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(99,138)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 99
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 138
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = -991
    USABLE   = Y

LINELIST
    LL_ID    = 339
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = eject list
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.766
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 579
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.05
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 697
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 476
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (20,120) pixels <26240>
    W_WIDTH  = 20
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 339
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_10_347_77                            
        WIN_DEF  = (569,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_10_356_05                            
        WIN_DEF  = (687,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (754,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (858,512,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (959,392,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (1000,392,20,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 186
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(4,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 4
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 186
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (16x240) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(339,476)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 339
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 476
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 99
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 235
    TITLE_ID = 473
    OBS_PROG = EJECT_RH
    TITLE    = MINI CME STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = N
    N_RASTER_DEF = 3
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 0
        INS_X    = 976
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 186
        POINTING = 0
        INS_X    = 1070
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 0
        INS_X    = 976
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 235
    TITLE_ID = 473
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 1ST VERSION
    N_RASTERS0 = 101
    DURATION0 = 10891
    DURATION1 = 991
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 3
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 19
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 186
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 100
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 19
        N_REPEAT_R = 1
