DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = efinar_2_43.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/04/19 12:47:14
END

LINELIST
    LL_ID    = 303
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Diagnostic lines for EFINAR
    N_LINES  = 14
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.892
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.765
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 396
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.381
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 574
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.857
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 595
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 666
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.012
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 697
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 359.416
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 745
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 361.178
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 770
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 431
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  14 lines. {0}  dex = (25,60) pixels <86112>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 303
    N_WINS   = 18
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (66,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (265,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (374,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ca_10_557_77                            
        WIN_DEF  = (384,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (427,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_10_347_38                            
        WIN_DEF  = (562,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_13_348_86                            
        WIN_DEF  = (583,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (611,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (654,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_10_356_01                            
        WIN_DEF  = (685,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_13_359_42                            
        WIN_DEF  = (733,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_16_361_18                            
        WIN_DEF  = (758,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (957,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (998,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 36
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(60,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 36
    RAS_VAR  = 47
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 25s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(303,431)
    EXPTIME  = 25
    LL_ID    = 303
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 431
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1900
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 413
    OBS_PROG = EFINAR_2
    TITLE    = ANALYSIS RASTER FOR EMERGING FLUX IN AR
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 413
    STUDYVAR = 43
    SV_DESC  = EMERGING FLUX - VARIATION 1 - DIAGNOSTICS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1900
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        RAS_VAR  = 47
        N_REPEAT_R = 1
