DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = efinar_1_50.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/04/19 11:11:49
END

LINELIST
    LL_ID    = 302
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Context lines for EFINAR raster
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.765
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 396
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 430
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (25,120) pixels <22690>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 302
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (66,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ca_10_557_77                            
        WIN_DEF  = (384,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (427,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (611,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (957,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (998,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 10
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 10
    RAS_VAR  = 60
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(302,430)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 302
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 430
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3100
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 412
    OBS_PROG = EFINAR_1
    TITLE    = CONTEXT RASTER FOR EMERGING FLUX IN AR
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 412
    STUDYVAR = 50
    SV_DESC  = EMERGING FLUX - VARIATION 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3100
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        RAS_VAR  = 60
        N_REPEAT_R = 1
