DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = difcor2a_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/03/28 15:50:14
END

DATAWIN
    DW_ID    = 4
    DETECTOR = G
    DW_DESC  = GIS Band1234  <20484>
    W_WIDTH  = 2048
    W_HEIGHT = 1
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 0
    N_WINS   = 4
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = BB_GIS_1                                
        WIN_DEF  = (0,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = BB_GIS_2                                
        WIN_DEF  = (2048,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = BB_GIS_3                                
        WIN_DEF  = (4096,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = BB_GIS_4                                
        WIN_DEF  = (6144,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 65
    DETECTOR = G
    RAS_DESC = Slit(8x51),Posns(30,3)@(8,100) steps
    SLIT_NUM = 3
    XSTEP    = 8
    YSTEP    = 100
    NX       = 30
    NY       = 3

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 65
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (240x251) arcsec, 20s <CORONA>  Comp. 1 IDs-(0,4)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 4
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1938
    USABLE   = Y

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 65
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (240x251) arcsec, 40s <CORONA>  Comp. 1 IDs-(0,4)
    EXPTIME  = 40
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 4
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3738
    USABLE   = Y

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 65
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (240x251) arcsec, 80s <CORONA>  Comp. 1 IDs-(0,4)
    EXPTIME  = 80
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 4
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 7338
    USABLE   = Y

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 65
    RAS_VAR  = 4
    RV_DESC  = (240x251) arcsec, 160s <CORONA>  Comp. 1 IDs-(0,4)
    EXPTIME  = 160
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 4
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 14538
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 89
    TITLE_ID = 143
    OBS_PROG = DIFCOR2A
    TITLE    = DIFFUSE CORONA STUDY, PART 2, CORRECTED
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = N
    N_RASTER_DEF = 5
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 65
        POINTING = 0
        INS_X    = 1100
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 65
        POINTING = 0
        INS_X    = 1340
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 65
        POINTING = 0
        INS_X    = 1580
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 65
        POINTING = 0
        INS_X    = 1820
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 65
        POINTING = 0
        INS_X    = 2060
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 89
    TITLE_ID = 143
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = WEST LIMB, EXTENDED CORONA, NOT ACTIVE
    N_RASTERS0 = 4
    DURATION0 = 27552
    DURATION1 = 14538
    ZONE_ID  = 1
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 5
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 65
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 65
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 65
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 65
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 65
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
