DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = db_20ex_5.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2002/07/26 09:55:30
END

LINELIST
    LL_ID    = 170
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Basic
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 540
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines. {0}  dex = (29,120) pixels <11182>
    W_WIDTH  = 29
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 170
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (609,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (854,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (996,392,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 92
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(20,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 20
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 92
    RAS_VAR  = 6
    RV_DESC  = (40x240) arcsec, 9.5s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(170,540)
    EXPTIME  = 9.5
    LL_ID    = 170
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 540
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 315
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 160
    TITLE_ID = 554
    OBS_PROG = DB_20EX
    TITLE    = BROOKS FILAMENT NEW VERSION 4
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 92
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 160
    TITLE_ID = 554
    STUDYVAR = 5
    SV_DESC  = DB FILAMENT VAR 4
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 315
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 92
        RAS_VAR  = 6
        N_REPEAT_R = 1
