DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = cospr_1_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2004/01/27 17:25:04
END

LINELIST
    LL_ID    = 455
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = coronal oscillations - monitor
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 335.41
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 403
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.505
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1008
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 587
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (40,120) pixels <24924>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 455
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (58,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_16_335_41                            
        WIN_DEF  = (383,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (744,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (848,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (949,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_51                              
        WIN_DEF  = (988,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 240
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(155,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 155
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 240
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (4x240) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(455,587)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 455
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 587
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 5750
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 296
    TITLE_ID = 611
    OBS_PROG = COSPR_1
    TITLE    = CORONAL OSCILLATIONS 1
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 240
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 296
    TITLE_ID = 611
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = CORONAL OSCILLATIONS  VARIATION 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 5750
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 240
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
