DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = cole4w_40.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/04/16 10:07:52
END

LINELIST
    LL_ID    = 242
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = COLE4W list; 20 winds, 40 pix, 2 Y bin, 77.4 s
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.442
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 64
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 314.715
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 102
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 317.506
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 142
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 320.303
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 182
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 206
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 333.532
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 371
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.862
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 385
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.536
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 425
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 573.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 515
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 344.97
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 534
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.781
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 574
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si XI
        WAVELNTH = 580.954
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 582
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg VI
        WAVELNTH = 350.594
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 614
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.408
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 654
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 356.224
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 694
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 359.041
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 734
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 367.945
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 860
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.817
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.621
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 324
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {0}  dex = (40,120) pixels <26428>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 242
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_44                            
        WIN_DEF  = (44,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_314_71                             
        WIN_DEF  = (82,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_7_317_51                             
        WIN_DEF  = (122,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_8_320_30                             
        WIN_DEF  = (162,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = He_1_537_00                             
        WIN_DEF  = (186,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_333_53                            
        WIN_DEF  = (351,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ca_10_557_86                            
        WIN_DEF  = (365,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Ne_6_562_54                             
        WIN_DEF  = (405,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Ne_5_573_06                             
        WIN_DEF  = (495,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_9_344_97                             
        WIN_DEF  = (514,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Si_10_347_78                            
        WIN_DEF  = (554,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_11_580_95                            
        WIN_DEF  = (562,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_6_350_59                             
        WIN_DEF  = (594,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_14_353_41                            
        WIN_DEF  = (634,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_11_356_22                            
        WIN_DEF  = (674,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Si_10_359_04                            
        WIN_DEF  = (714,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (721,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_367_95                             
        WIN_DEF  = (840,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_82                            
        WIN_DEF  = (936,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (977,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 43
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 77.4s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(242,324)
    EXPTIME  = 77.4
    LL_ID    = 242
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 324
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 5900
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 369
    OBS_PROG = COLE4W
    TITLE    = GENERAL PURPOSE CORONAL HOLE STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 369
    STUDYVAR = 40
    SV_DESC  = 60 EXP, 4X240 SLIT, 20 WINDS, 40 PIX, 77.4 EXP, 2 Y BIN
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 5900
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 43
        N_REPEAT_R = 1
