DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = coho33_4.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/04/16 10:07:18
END

LINELIST
    LL_ID    = 188
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = COHO22 revised line list - 20 winds, 40 pixels
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.442
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 63
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 314.715
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 102
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 317.506
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 142
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 320.303
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 182
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Al XI
        WAVELNTH = 549.943
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 316
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 333.532
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 371
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.862
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 384
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.536
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 424
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 573.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 514
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 344.935
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 534
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.781
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 574
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si XI
        WAVELNTH = 580.9
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 581
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 350.594
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 614
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.408
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 654
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 356.224
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 694
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 359.041
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 734
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.017
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 805
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 367.945
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 860
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.817
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 955
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.621
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 996
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 322
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {188}  dex = (40,90) pixels <26423>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 188
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_44                            
        WIN_DEF  = (44,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_314_71                             
        WIN_DEF  = (82,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_7_317_51                             
        WIN_DEF  = (122,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_8_320_30                             
        WIN_DEF  = (162,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Al_11_549_94                            
        WIN_DEF  = (297,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_333_53                            
        WIN_DEF  = (351,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ca_10_557_86                            
        WIN_DEF  = (365,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Ne_6_562_54                             
        WIN_DEF  = (405,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Ne_5_573_06                             
        WIN_DEF  = (495,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_9_344_93                             
        WIN_DEF  = (514,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Si_10_347_78                            
        WIN_DEF  = (554,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_11_580_90                            
        WIN_DEF  = (562,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_13_350_59                            
        WIN_DEF  = (594,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_14_353_41                            
        WIN_DEF  = (634,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_11_356_22                            
        WIN_DEF  = (674,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Si_10_359_04                            
        WIN_DEF  = (714,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Fe_12_364_02                            
        WIN_DEF  = (785,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_367_95                             
        WIN_DEF  = (840,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_82                            
        WIN_DEF  = (936,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (977,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 140
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 140
    RAS_VAR  = 5
    RV_DESC  = (180x180) arcsec, 56s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(188,322)
    EXPTIME  = 56
    LL_ID    = 188
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 322
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3230
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 367
    OBS_PROG = COHO33
    TITLE    = TEMP & DENS STUDY OF CORONAL HOLES
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 367
    STUDYVAR = 4
    SV_DESC  = VAR. 1: 3X3 ARCMIN, 2*Y BINNING, 56S EXP
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3230
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        RAS_VAR  = 5
        N_REPEAT_R = 1
